                        5. WWW-Browser unter UNIX
                        =========================

Unter UNIX verfügbare WWW-Browser:

          Solaris:

                     firefox 3:    /opt/csw/bin/firefox

          Linux:
                     firefox 3:    /usr/bin/firefox

                     konqueror:    /opt/kde3/bin/konqueror
                                   /opt/kde4/bin/konqueror
Empfohlen: firefox
     Einstellungen:
            Edit/Preferences/Main/
                   Home Page:   www2.informatik.hu-berlin.de
            Edit/Preferences/Content/
                   Enable JavaScript:   no
                   Enable Java:         no
            Edit/Preferences/Advanced/Network/Settings
                Manual proxy configuration: www2.informatik.hu-berlin.de:8000

6.4.2010

2.WWW-Browser

j-p bell Seite 1

WWW-Server des Instiuts:

        www.informatik.hu-berlin.de
            offizieller WWW-Server des Instituts

        www2.informatik.hu-berlin.de
            inoffizieller WWW-Server des Instituts
               enthält die persönlichen Seiten der Mitarbeiter und Studenten
             http://www2.informatik.hu-berlin.de/~<Account>
             http://www.informatik.hu-berlin.de/~<Account> führt zur gleichen

        goya3.informatik.hu-berlin.de
            WWW-Server für das Managment der Lehrveranstaltungen

        base3.informatik.hu-berlin.de
            Passwort-Änderungsserver des Instituts
              hier gibt es nur eine Seite:
                  https://base3.informatik.hu-berlin.de/pass.shtml

Seiten der Rechnerbetriebsgruppe:

       http://www2.informatik.hu-berlin.de/rbg

Seiten dieser Veranstaltung

       https://www2.informatik.hu-berlin.de/~bell/Anfaenger_SSL

6.4.2010

2.WWW-Browser

j-p bell Seite 2